
@article{ref1,
title="Nazi science--the Dachau hypothermia experiments",
journal="New England journal of medicine",
year="1990",
author="Berger, R. L.",
volume="322",
number="20",
pages="1435-1440",
abstract="<p>[Abstract unavailable]</p> <p>Language: en</p>",
language="en",
issn="0028-4793",
doi="",
url="http://dx.doi.org/"
}